-- 添加缓存仓标识
alter table  bin_info add column  cache_bin_flag int(1) DEFAULT 0 COMMENT "0：不是 1:是" ;
-- 添加充电模式控制
ALTER TABLE equip_info ADD auto_charge INT DEFAULT 0 COMMENT "0-手动;1-自动充电" ;
-- 添加换电类型
ALTER TABLE swap_way ADD swap_type INT DEFAULT 0 COMMENT "换电类型:;1自动换电;2手动换电" ;
